Mašina za tijesto Hendi 500

Aparat za izradu tijesta za pizzu promjera 260 do 400 mm i podesive debljine 1 mm do 4 mm koji može raditi kontinutirano ili biti pokrenut pomoću nožne pedale koja se isporučuje s aparatom. Jednostruki valjak

za tijesto promjera 260 do 500 mm

isporučena nožna pedala